en	Deactivate t3editor
fr	Désactiver t3editor

en	Template
fr	Gabarit

en	File
fr	Fichier

en	Constants
fr	Constantes

en	Setup

en	Unknown content type
fr	Type de contenu inconnu

en	Syntax error: Parameter pageID must be a valid integer.
fr	Erreur de syntaxe: le paramètre pageID doit être un entier valide.

en	Access denied: No permission to template records.
fr	Accès refusé: pas de permission sur le gabarit.

en	Syntax error: At least parameter typeID has to be supplied.
fr	Erreur de syntaxe: au moins un paramètre typeID doit être passé.

en	lines
fr	lignes

en	document has been modified
fr	Le document a été modifié

en	An error occurred while saving the data.
fr	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement des données.