en	
de	Übersicht

en	
de	Nach Seite

en	
de	d.m.Y H:i:s

en	
de	Zugriff verweigert!

en	
de	Du hast keinen Zugriff auf das Log-Modul.

en	
de	Es wurden <strong>%s</strong> Dateien (Traffic: <strong>%s</strong>) im Zeitraum vom <strong>%s</strong> bis <strong>%s</strong> gefunden.

en	
de	Dateiname

en	
de	Dateigröße

en	
de	Dateityp

en	
de	Medientyp

en	
de	Benutzer

en	
de	Zeitpunkt

en	
de	Nicht angemeldet

en	
de	Generell

en	
de	Benutzer

en	
de	Alle

en	
de	Alle angmeldeten Benutzer

en	
de	Alle nicht angemeldeten Benutzter

en	
de	Benutzer

en	
de	Dateityp

en	
de	Alle

en	
de	Zeitraum

en	
de	Von

en	
de	Bis

en	
de	Zurücksetzen

en	
de	Filtern

en	
de	Traffic

en	
de	Traffic für die Seite "%s"